NAME         hhp2cached
DESCRIPTION  'hhp2cached utility'
EXETYPE      WINDOWS
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     4048
STACKSIZE    16000
