NAME      wmreco      WINDOWAPI
DESCRIPTION    'Pen for OS/2 (c) Copyright IBM Corp. 1992, 1993. All rights reserved'
PROTMODE
HEAPSIZE        4096
STACKSIZE       8192
EXPORTS         ClientWindowProc
                TestDlgProc
