LIBRARY NAMPIPES
EXPORTS
    DOS16MAKENMPIPE                             @1 
    DOS16QNMPIPEINFO                            @2 
    DOS16CONNECTNMPIPE                          @3 
    DOS16DISCONNECTNMPIPE                       @4 
    DOS16QNMPHANDSTATE                          @5 
    DOS16SETNMPHANDSTATE                        @6 
    DOS16PEEKNMPIPE                             @7 
    DOS16WAITNMPIPE                             @8 
    DOS16TRANSACTNMPIPE                         @9 
    DOS16CALLNMPIPE                             @10
    DOS16RAWREADNMPIPE                          @11
    DOS16RAWWRITENMPIPE                         @12
    DOS16SETNMPIPESEM                           @13
    DOS16QNMPIPESEMSTATE                        @14
