LIBRARY MOUCALLS
EXPORTS
    MOU16GETPTRSHAPE                            @1
    MOU16SETPTRSHAPE                            @2
    MOU16GETNUMMICKEYS                          @3
    MOU16GETHOTKEY                              @4
    MOU16GETSCALEFACT                           @6
    MOU16FLUSHQUE                               @7
    MOU16GETNUMBUTTONS                          @8
    MOU16CLOSE                                  @9
    MOU16SETHOTKEY                              @10
    MOU16SETSCALEFACT                           @11
    MOU16GETNUMQUEEL                            @13
    MOU16DEREGISTER                             @14
    MOU16GETEVENTMASK                           @15
    MOU16SETEVENTMASK                           @16
    MOU16OPEN                                   @17
    MOU16REMOVEPTR                              @18
    MOU16GETPTRPOS                              @19
    MOU16READEVENTQUE                           @20
    MOU16SETPTRPOS                              @21
    MOU16GETDEVSTATUS                           @22
    MOU16SYNCH                                  @23
    MOU16REGISTER                               @24
    MOU16SETDEVSTATUS                           @25
    MOU16DRAWPTR                                @26
    MOU16INITREAL                               @27
    MOU16GETTHRESHOLD                           @29
    MOU16SETTHRESHOLD                           @30
