LIBRARY VIOCALLS
EXPORTS
    VIOENDPOPUP                                 @1
    VIOGETPHYSBUF                               @2
    VIOGETANSI                                  @3
    VIOFREE                                     @4
    VIOSETANSI                                  @5
    VIODEREGISTER                               @6
    VIOSCROLLUP                                 @7
    VIOPRTSC                                    @8
    VIOGETCURPOS                                @9
    VIOWRTCELLSTR                               @10
    VIOPOPUP                                    @11
    VIOSCROLLRT                                 @12
    VIOWRTCHARSTR                               @13
    AVS_PRTSC                                   @14
    VIOSETCURPOS                                @15
    VIOSRFUNBLOCK                               @16
    VIOSRFBLOCK                                 @17
    VIOSCRUNLOCK                                @18
    VIOWRTTTY                                   @19
    VIOSAVE                                     @20
    VIOGETMODE                                  @21
    VIOSETMODE                                  @22
    VIOSCRLOCK                                  @23
    VIOREADCELLSTR                              @24
    VIOSAVREDRAWWAIT                            @25
    VIOWRTNATTR                                 @26
    VIOGETCURTYPE                               @27
    VIOSAVREDRAWUNDO                            @28
    VIOGETFONT                                  @29
    VIOREADCHARSTR                              @30
    VIOGETBUF                                   @31
    VIOSETCURTYPE                               @32
    VIOSETFONT                                  @33
    VIOHETINIT                                  @34
    VIOMODEUNDO                                 @35
    VIOSSWSWITCH                                @36
    VIOMODEWAIT                                 @37
    AVS_PRTSCTOGGLE                             @38
    VIOINIT                                     @39
    VIOGETCP                                    @40
    VIORESTORE                                  @41
    VIOSETCP                                    @42
    VIOSHOWBUF                                  @43
    VIOSCROLLLF                                 @44
    VIOREGISTER                                 @45
    VIOGETCONFIG                                @46
    VIOSCROLLDN                                 @47
    VIOWRTCHARSTRATT                            @48
    VIOGETSTATE                                 @49
    VIOPRTSCTOGGLE                              @50
    VIOSETSTATE                                 @51
    VIOWRTNCELL                                 @52
    VIOWRTNCHAR                                 @53
    VIOSHELLINIT                                @54
    VIOASSOCIATE                                @55
    VIOCREATEPS                                 @56
    VIODELETESETID                              @57
    VIOGETDEVICECELLSIZE                        @58
    VIOGETORG                                   @59
    VIOCREATELOGFONT                            @60
    VIODESTROYPS                                @61
    VIOQUERYSETIDS                              @62
    VIOSETORG                                   @63
    VIOQUERYFONTS                               @64
    VIOSETDEVICECELLSIZE                        @65
    VIOSHOWPS                                   @66
    VIOGETPSADDRESS                             @67
    VIOQUERYCONSOLE                             @68
    VIOREDRAWSIZE                               @69
    VIOGLOBALREG                                @70
    XVIOSETCASTATE                              @71
    XVIOCHECKCHARTYPE                           @72
    XVIODESTROYCA                               @73
    XVIOCREATECA                                @74
    VIOCHECKCHARTYPE                            @75
    XVIOGETCASTATE                              @76
