NAME        SHOW        WINDOWAPI

DESCRIPTION 'DIVE Sample Program'

HEAPSIZE    8192         ; Must be non-zero to use Local memory manager
STACKSIZE   8192         ; Must be non-zero for SS == DS (suggest 4k min)

PROTMODE

EXPORTS     MyWindowProc
