LIBRARY VIOCALLS

EXPORTS
  VIOENDPOPUP          @1
  VIOGETPHYSBUF        @2
  VIOGETANSI           @3
  VIOSETANSI           @5
  VIODEREGISTER        @6
  VIOSCROLLUP          @7
  VIOPRTSC             @8
  VIOGETCURPOS         @9
  VIOWRTCELLSTR        @10
  VIOPOPUP             @11
  VIOSCROLLRT          @12
  VIOWRTCHARSTR        @13
  VIOSETCURPOS         @15
  VIOSCRUNLOCK         @18
  VIOWRTTTY            @19
  VIOGETMODE           @21
  VIOSETMODE           @22
  VIOSCRLOCK           @23
  VIOREADCELLSTR       @24
  VIOSAVREDRAWWAIT     @25
  VIOWRTNATTR          @26
  VIOGETCURTYPE        @27
  VIOSAVREDRAWUNDO     @28
  VIOGETFONT           @29
  VIOREADCHARSTR       @30
  VIOGETBUF            @31
  VIOSETCURTYPE        @32
  VIOSETFONT           @33
  VIOMODEUNDO          @35
  VIOMODEWAIT          @37
  VIOGETCP             @40
  VIOSETCP             @42
  VIOSHOWBUF           @43
  VIOSCROLLLF          @44
  VIOREGISTER          @45
  VIOGETCONFIG         @46
  VIOSCROLLDN          @47
  VIOWRTCHARSTRATT     @48
  VIOGETSTATE          @49
  VIOPRTSCTOGGLE       @50
  VIOSETSTATE          @51
  VIOWRTNCELL          @52
  VIOWRTNCHAR          @53
  VIOASSOCIATE         @55
  VIOCREATEPS          @56
  VIODELETESETID       @57
  VIOGETDEVICECELLSIZE @58
  VIOGETORG            @59
  VIOCREATELOGFONT     @60
  VIODESTROYPS         @61
  VIOQUERYSETIDS       @62
  VIOSETORG            @63
  VIOQUERYFONTS        @64
  VIOSETDEVICECELLSIZE @65
  VIOSHOWPS            @66
  VIOGETPSADDRESS      @67
  VIOGLOBALREG         @70
  XVIOSETCASTATE       @71
  XVIOCHECKCHARTYPE    @72
  XVIODESTROYCA        @73
  XVIOCREATECA         @74
  VIOCHECKCHARTYPE     @75
  XVIOGETCASTATE       @76
