;+------------------------------------------------------------------------
;| MCISTRNG.DEF FILE.
;+------------------------------------------------------------------------

NAME            MCISTRNG                WINDOWAPI

DESCRIPTION     'MCISTRNG MMPM/2 SAMPLE PROGRAM'
HEAPSIZE        36000
STACKSIZE       36000
EXPORTS         MainDialogProc
                IncludeDialogProc
                DisplayDialogProc
                DisplayListBoxProc
