NAME WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION
'DDC/2 SAMPLE1.EXE - PID 4658-02013 Copyright (c) IBM Corporation 1993'
; ****************************************************************************
; *                                                                          *
; *                       IBM Confidential                                   *
; *                                                                          *
; *                 Copyright (c) IBM Corporation  1993                      *
; *                           All Rights Reserved                            *
; *                                                                          *
; ****************************************************************************
;STUB 'OS2STUB.EXE'

STACKSIZE 40000
HEAPSIZE 256000

CODE LOADONCALL                           ; load when actually used

DATA NONSHARED PRELOAD                    ; data is copy per process preload

IMPORTS
        FMTB.FMTPRS
        FMTB.FMTGEN
        FMTC.FMTCRCP

