LIBRARY VBTIMER INITINSTANCE TERMINSTANCE

DESCRIPTION 'Timer part for VisualAge C++ Visual Builder'

PROTMODE

DATA    MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL

CODE    LOADONCALL

STUB    'COPYR3V0.EXE'
