PHYSICAL DEVICE TEST
PROTMODE
SEGMENTS NULL           CLASS'BEGDATA'   MIXED1632
         _DATA          CLASS'DATA'      MIXED1632
         CONST          CLASS'CONST'     MIXED1632
         FAR_BSS        CLASS'FAR_BSS'   MIXED1632
         _BSS           CLASS'BSS'       MIXED1632
         c_common       CLASS'BSS'       MIXED1632
         DATA32         CLASS'DATA'      MIXED1632
         BSS32          CLASS'BSS'       MIXED1632
         CONST32_RO     CLASS'CONST'     MIXED1632
         BUFFERS        CLASS'LAST_DATA' MIXED1632
         LAST_D         CLASS'LAST_DATA' MIXED1632
         MAINSEG        CLASS'CODE'      ALIAS
         CODE32         CLASS'CODE'      ALIAS
         _TEXT          CLASS'CODE'
         END_TEXT       CLASS'CODE'


