LIBRARY PMREXXIO INITINSTANCE
DESCRIPTION 'OS/2 Presentation Manager Program'
DATA    MULTIPLE NONSHARED

STACKSIZE   16384
HEAPSIZE    8192

PROTMODE

EXPORTS

RexxCreateIOWindow
RexxDestroyIOWindow
