NAME    TIMER0  WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION 'Timer Sample Application (c) 1996 IBM Corp.'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 64000
