LIBRARY CONVPROC                            
DATA SHARED                                 
PROTMODE                                    
HEAPSIZE 0                                  
EXPORTS                                     
   CONVProc                        @1       
   convhlpGetFormatStringLength    @2       
   convhlpGetFormatString          @3       
   convhlpGetNLSData               @4       
   convhlpToUpper                  @5       
   convhlpToLower                  @6       
