;+------------------------------------------------------------------------
;| MIDICONV.DEF FILE.
;+------------------------------------------------------------------------

NAME            AVCINST                WINDOWAPI

DESCRIPTION     'AVCINST MMPM/2 SAMPLE PROGRAM'
HEAPSIZE        36000
STACKSIZE       36000
EXPORTS         MainDialogProc
