NAME            THNKTEST              WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION     'THUNKING TEST'
PROTMODE
IMPORTS		KBDCALLS.KbdCharIn
		VIOCALLS.VioWrtTTY
HEAPSIZE        1024
STACKSIZE       8192


