;------------------------------------
; SYSVALS.DEF module definition file
;------------------------------------
NAME           SYSVALS  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'System Values Display using AVIO (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
STACKSIZE      32768
EXPORTS        ClientWndProc
