NAME tktest80 WINDOWAPI NEWFILES
DESCRIPTION 'Tk-Test 8.0 for OS/2 PM - (c) 2000 Illya Vaes'
EXETYPE OS2
PROTMODE
STACKSIZE 0x00030000
