NAME tclsh80 WINDOWCOMPAT NEWFILES
DESCRIPTION 'Tcl Shell 8.0 for OS/2 - Copyright 2000 Illya Vaes'
EXETYPE OS2
PROTMODE
STACKSIZE 0x00030000
