NAME            SOMPARTS WINDOWAPI
STUB            'OS2STUB.EXE'
DESCRIPTION     ''
CODE            PRELOAD MOVEABLE
DATA            LOADONCALL MOVEABLE MULTIPLE READWRITE
HEAPSIZE        4096
STACKSIZE       256320
