;-------------------------------------
; LINK.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           LINK  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Link'
PROTMODE
HXRPSIZE       28000
STACKSIZE      25600
EXPORTS        MainDlgProc
               IconDlgProc
               OpenFileProc
               AddXRProc
               AsciiEditProc
               MultiTypeProc

