LIBRARY PLE_REXX INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION '@#LGS:1.1.1#@ SafeFire PPP FDK Rexx library'
DATA
   MULTIPLE NONSHARED
EXPORTS
        Init10      @200 NONAME
        Init11      @205 NONAME
        Config10    @201 NONAME
        Config11    @206 NONAME
        Write10     @202 NONAME
        Write11     @207 NONAME
        Done11      @208 NONAME

