NAME            SAMPLE WINDOWAPI
STUB            'OS2STUB.EXE' 
CODE            PRELOAD MOVEABLE 
DATA            LOADONCALL MOVEABLE MULTIPLE READWRITE
HEAPSIZE        16384
STACKSIZE       24576 
EXPORTS         

