LIBRARY iodlinkc INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION 'LinkContainer Class Library'
DATA MULTIPLE NONSHARED LOADONCALL
EXPORTS
   LinkContainerCClassData
   LinkContainerClassData
   LinkContainerNewClass
   M_LinkContainerCClassData
   M_LinkContainerClassData
   M_LinkContainerNewClass
