; @(#) 1.2 os2/src/samples/clock/iodclock.def, odclockpart, od96os2, odos29712d 9/24/96 17:04:35 [3/21/97 17:47:37]
LIBRARY iodclock INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION 'Clock Part Class Library'
DATA MULTIPLE NONSHARED LOADONCALL
EXPORTS
   ClockCClassData
   ClockClassData
   ClockNewClass
   M_ClockCClassData
   M_ClockClassData
   M_ClockNewClass
