NAME            sample2   WINDOWAPI

DESCRIPTION    'StdPrgm Programs'
CODE       MOVEABLE
DATA       MOVEABLE MULTIPLE

PROTMODE

HEAPSIZE   48000
STACKSIZE  48000


