NAME  PROCSTAT  WINDOWAPI

DESCRIPTION  'OCL Sample Application for OS/2 PM'

CODE       MOVEABLE
DATA       MOVEABLE MULTIPLE

STACKSIZE  65536
PROTMODE

IMPORTS
  DosQuerySysState = DOSCALLS.368
