; $Header: W:/Projects/OCL/Samples/Iterators/Source/rcs/ITTest.def 1.50 1996/08/11 23:48:28 B.STEIN Release $

NAME ITTEST WINDOWCOMPAT

CODE       MOVEABLE
DATA       MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE   16184
STACKSIZE  65536
PROTMODE
