; $Header: W:/Projects/OCL/Samples/Critics/Source/rcs/Critics.def 1.50 1996/08/11 23:47:54 B.STEIN Release $

NAME CRITICS WINDOWCOMPAT

CODE       MOVEABLE
DATA       MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE   16184
STACKSIZE  65536
PROTMODE
