; $Header: W:/Projects/OCL/Samples/Collections/Source/rcs/Collect.def 1.50 1996/08/11 23:47:51 B.STEIN Release $

NAME  COLLECT WINDOWCOMPAT

CODE       MOVEABLE
DATA       MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE   16184
STACKSIZE  65536
PROTMODE
