DEFINITION MODULE DOSERRORS;

(***************************************************************************
  This file includes the error codes for base OS/2 applications.

  Copyright (c) 1992 by Juergen Neuhoff
****************************************************************************)

(*$XL+       Modula-2 language extensions: '_' allowed for symbol names *)
(*$CDECL+    C-style procedures                                         *)

CONST
  ALLOWED_FAIL        = 0001H;
  ALLOWED_ABORT       = 0002H;
  ALLOWED_RETRY       = 0004H;
  ALLOWED_IGNORE      = 0008H;
  ALLOWED_ACKNOWLEDGE = 0010H;
  ALLOWED_DISPATCH    = 8000H;
  ALLOWED_DETACHED    = ALLOWED_DISPATCH;
  ALLOWED_RESERVED    = NOT
                        ( ALLOWED_FAIL        OR
                          ALLOWED_ABORT       OR
                          ALLOWED_RETRY       OR
                          ALLOWED_IGNORE      OR
                          ALLOWED_ACKNOWLEDGE
                        );

CONST
  ERRACT_RETRY       =  1;
  ERRACT_DLYRET      =  2;
  ERRACT_USER        =  3;
  ERRACT_ABORT       =  4;
  ERRACT_PANIC       =  5;
  ERRACT_IGNORE      =  6;
  ERRACT_INTRET      =  7;

CONST
  ERRCLASS_OUTRES    =  1;
  ERRCLASS_TEMPSIT   =  2;
  ERRCLASS_AUTH      =  3;
  ERRCLASS_INTRN     =  4;
  ERRCLASS_HRDFAIL   =  5;
  ERRCLASS_SYSFAIL   =  6;
  ERRCLASS_APPERR    =  7;
  ERRCLASS_NOTFND    =  8;
  ERRCLASS_BADFMT    =  9;
  ERRCLASS_LOCKED    =  10;
  ERRCLASS_MEDIA     =  11;
  ERRCLASS_ALREADY   =  12;
  ERRCLASS_UNK       =  13;
  ERRCLASS_CANT      =  14;
  ERRCLASS_TIME      =  15;

  ERRLOC_UNK         =  1;
  ERRLOC_DISK        =  2;
  ERRLOC_NET         =  3;
  ERRLOC_SERDEV      =  4;
  ERRLOC_MEM         =  5;

CONST
  NO_ERROR                          =   0;
  ERROR_INVALID_FUNCTION            =   1;
  ERROR_FILE_NOT_FOUND              =   2;
  ERROR_PATH_NOT_FOUND              =   3;
  ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES         =   4;
  ERROR_ACCESS_DENIED               =   5;
  ERROR_INVALID_HANDLE              =   6;
  ERROR_ARENA_TRASHED               =   7;
  ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY           =   8;
  ERROR_INVALID_BLOCK               =   9;
  ERROR_BAD_ENVIRONMENT             =  10;
  ERROR_BAD_FORMAT                  =  11;
  ERROR_INVALID_ACCESS              =  12;
  ERROR_INVALID_DATA                =  13;
  ERROR_INVALID_DRIVE               =  15;
  ERROR_CURRENT_DIRECTORY           =  16;
  ERROR_NOT_SAME_DEVICE             =  17;
  ERROR_NO_MORE_FILES               =  18;
  ERROR_WRITE_PROTECT               =  19;
  ERROR_BAD_UNIT                    =  20;
  ERROR_NOT_READY                   =  21;
  ERROR_BAD_COMMAND                 =  22;
  ERROR_CRC                         =  23;
  ERROR_BAD_LENGTH                  =  24;
  ERROR_SEEK                        =  25;
  ERROR_NOT_DOS_DISK                =  26;
  ERROR_SECTOR_NOT_FOUND            =  27;
  ERROR_OUT_OF_PAPER                =  28;
  ERROR_WRITE_FAULT                 =  29;
  ERROR_READ_FAULT                  =  30;
  ERROR_GEN_FAILURE                 =  31;
  ERROR_SHARING_VIOLATION           =  32;
  ERROR_LOCK_VIOLATION              =  33;
  ERROR_WRONG_DISK                  =  34;
  ERROR_FCB_UNAVAILABLE             =  35;
  ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED     =  36;
  ERROR_CODE_PAGE_MISMATCHED        =  37;
  ERROR_HANDLE_EOF                  =  38;
  ERROR_HANDLE_DISK_FULL            =  39;
  ERROR_NOT_SUPPORTED               =  50;
  ERROR_REM_NOT_LIST                =  51;
  ERROR_DUP_NAME                    =  52;
  ERROR_BAD_NETPATH                 =  53;
  ERROR_NETWORK_BUSY                =  54;
  ERROR_DEV_NOT_EXIST               =  55;
  ERROR_TOO_MANY_CMDS               =  56;
  ERROR_ADAP_HDW_ERR                =  57;
  ERROR_BAD_NET_RESP                =  58;
  ERROR_UNEXP_NET_ERR               =  59;
  ERROR_BAD_REM_ADAP                =  60;
  ERROR_PRINTQ_FULL                 =  61;
  ERROR_NO_SPOOL_SPACE              =  62;
  ERROR_PRINT_CANCELLED             =  63;
  ERROR_NETNAME_DELETED             =  64;
  ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED       =  65;
  ERROR_BAD_DEV_TYPE                =  66;
  ERROR_BAD_NET_NAME                =  67;
  ERROR_TOO_MANY_NAMES              =  68;
  ERROR_TOO_MANY_SESS               =  69;
  ERROR_SHARING_PAUSED              =  70;
  ERROR_REQ_NOT_ACCEP               =  71;
  ERROR_REDIR_PAUSED                =  72;
  ERROR_SBCS_ATT_WRITE_PROT         =  73;
  ERROR_SBCS_GENERAL_FAILURE        =  74;
  ERROR_XGA_OUT_MEMORY              =  75;
  ERROR_FILE_EXISTS                 =  80;
  ERROR_DUP_FCB                     =  81;
  ERROR_CANNOT_MAKE                 =  82;
  ERROR_FAIL_I24                    =  83;
  ERROR_OUT_OF_STRUCTURES           =  84;
  ERROR_ALREADY_ASSIGNED            =  85;
  ERROR_INVALID_PASSWORD            =  86;
  ERROR_INVALID_PARAMETER           =  87;
  ERROR_NET_WRITE_FAULT             =  88;
  ERROR_NO_PROC_SLOTS               =  89;
  ERROR_NOT_FROZEN                  =  90;
  ERR_TSTOVFL                       =  91;
  ERR_TSTDUP                        =  92;
  ERROR_NO_ITEMS                    =  93;
  ERROR_INTERRUPT                   =  95;
  ERROR_DEVICE_IN_USE               =  99;
  ERROR_TOO_MANY_SEMAPHORES         = 100;
  ERROR_EXCL_SEM_ALREADY_OWNED      = 101;
  ERROR_SEM_IS_SET                  = 102;
  ERROR_TOO_MANY_SEM_REQUESTS       = 103;
  ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME   = 104;
  ERROR_SEM_OWNER_DIED              = 105;
  ERROR_SEM_USER_LIMIT              = 106;
  ERROR_DISK_CHANGE                 = 107;
  ERROR_DRIVE_LOCKED                = 108;
  ERROR_BROKEN_PIPE                 = 109;
  ERROR_OPEN_FAILED                 = 110;
  ERROR_BUFFER_OVERFLOW             = 111;
  ERROR_DISK_FULL                   = 112;
  ERROR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES      = 113;
  ERROR_INVALID_TARGET_HANDLE       = 114;
  ERROR_PROTECTION_VIOLATION        = 115;
  ERROR_VIOKBD_REQUEST              = 116;
  ERROR_INVALID_CATEGORY            = 117;
  ERROR_INVALID_VERIFY_SWITCH       = 118;
  ERROR_BAD_DRIVER_LEVEL            = 119;
  ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED        = 120;
  ERROR_SEM_TIMEOUT                 = 121;
  ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER         = 122;
  ERROR_INVALID_NAME                = 123;
  ERROR_INVALID_LEVEL               = 124;
  ERROR_NO_VOLUME_LABEL             = 125;
  ERROR_MOD_NOT_FOUND               = 126;
  ERROR_PROC_NOT_FOUND              = 127;
  ERROR_WAIT_NO_CHILDREN            = 128;
  ERROR_CHILD_NOT_COMPLETE          = 129;
  ERROR_DIRECT_ACCESS_HANDLE        = 130;
  ERROR_NEGATIVE_SEEK               = 131;
  ERROR_SEEK_ON_DEVICE              = 132;
  ERROR_IS_JOIN_TARGET              = 133;
  ERROR_IS_JOINED                   = 134;
  ERROR_IS_SUBSTED                  = 135;
  ERROR_NOT_JOINED                  = 136;
  ERROR_NOT_SUBSTED                 = 137;
  ERROR_JOIN_TO_JOIN                = 138;
  ERROR_SUBST_TO_SUBST              = 139;
  ERROR_JOIN_TO_SUBST               = 140;
  ERROR_SUBST_TO_JOIN               = 141;
  ERROR_BUSY_DRIVE                  = 142;
  ERROR_SAME_DRIVE                  = 143;
  ERROR_DIR_NOT_ROOT                = 144;
  ERROR_DIR_NOT_EMPTY               = 145;
  ERROR_IS_SUBST_PATH               = 146;
  ERROR_IS_JOIN_PATH                = 147;
  ERROR_PATH_BUSY                   = 148;
  ERROR_IS_SUBST_TARGET             = 149;
  ERROR_SYSTEM_TRACE                = 150;
  ERROR_INVALID_EVENT_COUNT         = 151;
  ERROR_TOO_MANY_MUXWAITERS         = 152;
  ERROR_INVALID_LIST_FORMAT         = 153;
  ERROR_LABEL_TOO_LONG              = 154;
  ERROR_TOO_MANY_TCBS               = 155;
  ERROR_SIGNAL_REFUSED              = 156;
  ERROR_DISCARDED                   = 157;
  ERROR_NOT_LOCKED                  = 158;
  ERROR_BAD_THREADID_ADDR           = 159;
  ERROR_BAD_ARGUMENTS               = 160;
  ERROR_BAD_PATHNAME                = 161;
  ERROR_SIGNAL_PENDING              = 162;
  ERROR_UNCERTAIN_MEDIA             = 163;
  ERROR_MAX_THRDS_REACHED           = 164;
  ERROR_MONITORS_NOT_SUPPORTED      = 165;
  ERROR_UNC_DRIVER_NOT_INSTALLED    = 166;
  ERROR_LOCK_FAILED                 = 167;
  ERROR_SWAPIO_FAILED               = 168;
  ERROR_SWAPIN_FAILED               = 169;
  ERROR_BUSY                        = 170;
  ERROR_UNLOCK_VIOLATION            = 173;
  ERROR_ATOMIC_LOCK_NOT_SUPPORTED   = 174;
  ERROR_READ_LOCKS_NOT_SUPPORTED    = 175;
  ERROR_INVALID_SEGMENT_NUMBER      = 180;
  ERROR_INVALID_CALLGATE            = 181;
  ERROR_INVALID_ORDINAL             = 182;
  ERROR_ALREADY_EXISTS              = 183;
  ERROR_NO_CHILD_PROCESS            = 184;
  ERROR_CHILD_ALIVE_NOWAIT          = 185;
  ERROR_INVALID_FLAG_NUMBER         = 186;
  ERROR_SEM_NOT_FOUND               = 187;
  ERROR_INVALID_STARTING_CODESEG    = 188;
  ERROR_INVALID_STACKSEG            = 189;
  ERROR_INVALID_MODULETYPE          = 190;
  ERROR_INVALID_EXE_SIGNATURE       = 191;
  ERROR_EXE_MARKED_INVALID          = 192;
  ERROR_BAD_EXE_FORMAT              = 193;
  ERROR_ITERATED_DATA_EXCEEDS_64k   = 194;
  ERROR_INVALID_MINALLOCSIZE        = 195;
  ERROR_DYNLINK_FROM_INVALID_RING   = 196;
  ERROR_IOPL_NOT_ENABLED            = 197;
  ERROR_INVALID_SEGDPL              = 198;
  ERROR_AUTODATASEG_EXCEEDS_64k     = 199;
  ERROR_RING2SEG_MUST_BE_MOVABLE    = 200;
  ERROR_RELOC_CHAIN_XEEDS_SEGLIM    = 201;
  ERROR_INFLOOP_IN_RELOC_CHAIN      = 202;
  ERROR_ENVVAR_NOT_FOUND            = 203;
  ERROR_NOT_CURRENT_CTRY            = 204;
  ERROR_NO_SIGNAL_SENT              = 205;
  ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE        = 206;
  ERROR_RING2_STACK_IN_USE          = 207;
  ERROR_META_EXPANSION_TOO_LONG     = 208;
  ERROR_INVALID_SIGNAL_NUMBER       = 209;
  ERROR_THREAD_1_INACTIVE           = 210;
  ERROR_INFO_NOT_AVAIL              = 211;
  ERROR_LOCKED                      = 212;
  ERROR_BAD_DYNALINK                = 213;
  ERROR_TOO_MANY_MODULES            = 214;
  ERROR_NESTING_NOT_ALLOWED         = 215;
  ERROR_CANNOT_SHRINK               = 216;
  ERROR_ZOMBIE_PROCESS              = 217;
  ERROR_STACK_IN_HIGH_MEMORY        = 218;
  ERROR_INVALID_EXITROUTINE_RING    = 219;
  ERROR_GETBUF_FAILED               = 220;
  ERROR_FLUSHBUF_FAILED             = 221;
  ERROR_TRANSFER_TOO_LONG           = 222;
  ERROR_FORCENOSWAP_FAILED          = 223;
  ERROR_SMG_NO_TARGET_WINDOW        = 224;
  ERROR_NO_CHILDREN                 = 228;
  ERROR_INVALID_SCREEN_GROUP        = 229;
  ERROR_BAD_PIPE                    = 230;
  ERROR_PIPE_BUSY                   = 231;
  ERROR_NO_DATA                     = 232;
  ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED          = 233;
  ERROR_MORE_DATA                   = 234;
  ERROR_VC_DISCONNECTED             = 240;
  ERROR_CIRCULARITY_REQUESTED       = 250;
  ERROR_DIRECTORY_IN_CDS            = 251;
  ERROR_INVALID_FSD_NAME            = 252;
  ERROR_INVALID_PATH                = 253;
  ERROR_INVALID_EA_NAME             = 254;
  ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT        = 255;
  ERROR_EA_LIST_TOO_LONG            = 256;
  ERROR_NO_META_MATCH               = 257;
  ERROR_FINDNOTIFY_TIMEOUT          = 258;
  ERROR_NO_MORE_ITEMS               = 259;
  ERROR_SEARCH_STRUC_REUSED         = 260;
  ERROR_CHAR_NOT_FOUND              = 261;
  ERROR_TOO_MUCH_STACK              = 262;
  ERROR_INVALID_ATTR                = 263;
  ERROR_INVALID_STARTING_RING       = 264;
  ERROR_INVALID_DLL_INIT_RING       = 265;
  ERROR_CANNOT_COPY                 = 266;
  ERROR_DIRECTORY                   = 267;
  ERROR_OPLOCKED_FILE               = 268;
  ERROR_OPLOCK_THREAD_EXISTS        = 269;
  ERROR_VOLUME_CHANGED              = 270;
  ERROR_FINDNOTIFY_HANDLE_IN_USE    = 271;
  ERROR_FINDNOTIFY_HANDLE_CLOSED    = 272;
  ERROR_NOTIFY_OBJECT_REMOVED       = 273;
  ERROR_ALREADY_SHUTDOWN            = 274;
  ERROR_EAS_DIDNT_FIT               = 275;
  ERROR_EA_FILE_CORRUPT             = 276;
  ERROR_EA_TABLE_FULL               = 277;
  ERROR_INVALID_EA_HANDLE           = 278;
  ERROR_NO_CLUSTER                  = 279;
  ERROR_CREATE_EA_FILE              = 280;
  ERROR_CANNOT_OPEN_EA_FILE         = 281;
  ERROR_EAS_NOT_SUPPORTED           = 282;
  ERROR_NEED_EAS_FOUND              = 283;
  ERROR_DUPLICATE_HANDLE            = 284;
  ERROR_DUPLICATE_NAME              = 285;
  ERROR_EMPTY_MUXWAIT               = 286;
  ERROR_MUTEX_OWNED                 = 287;
  ERROR_NOT_OWNER                   = 288;
  ERROR_PARAM_TOO_SMALL             = 289;
  ERROR_TOO_MANY_HANDLES            = 290;
  ERROR_TOO_MANY_OPENS              = 291;
  ERROR_WRONG_TYPE                  = 292;
  ERROR_UNUSED_CODE                 = 293;
  ERROR_THREAD_NOT_TERMINATED       = 294;
  ERROR_INIT_ROUTINE_FAILED         = 295;
  ERROR_MODULE_IN_USE               = 296;
  ERROR_NOT_ENOUGH_WATCHPOINTS      = 297;
  ERROR_TOO_MANY_POSTS              = 298;
  ERROR_ALREADY_POSTED              = 299;
  ERROR_ALREADY_RESET               = 300;
  ERROR_SEM_BUSY                    = 301;

  ERROR_USER_DEFINED_BASE           = 0FF00H;
  ERROR_I24_WRITE_PROTECT           = 0;
  ERROR_I24_BAD_UNIT                = 1;
  ERROR_I24_NOT_READY               = 2;
  ERROR_I24_BAD_COMMAND             = 3;
  ERROR_I24_CRC                     = 4;
  ERROR_I24_BAD_LENGTH              = 5;
  ERROR_I24_SEEK                    = 6;
  ERROR_I24_NOT_DOS_DISK            = 7;
  ERROR_I24_SECTOR_NOT_FOUND        = 8;
  ERROR_I24_OUT_OF_PAPER            = 9;
  ERROR_I24_WRITE_FAULT             = 10;
  ERROR_I24_READ_FAULT              = 11;
  ERROR_I24_GEN_FAILURE             = 12;
  ERROR_I24_DISK_CHANGE             = 13;
  ERROR_I24_WRONG_DISK              = 15;
  ERROR_I24_UNCERTAIN_MEDIA         = 16;
  ERROR_I24_CHAR_CALL_INTERRUPTED   = 17;
  ERROR_I24_NO_MONITOR_SUPPORT      = 18;
  ERROR_I24_INVALID_PARAMETER       = 19;
  ERROR_I24_DEVICE_IN_USE           = 20;

  I24_OPERATION                     = 01H;
  I24_AREA                          = 06H;
  I24_CLASS                         = 80H;

  TC_NORMAL                         = 0;
  TC_HARDERR                        = 1;
  TC_GP_TRAP                        = 2;
  TC_SIGNAL                         = 3;
  TC_XCPT                           = 4;

  ERROR_INVALID_PROCID              = 303;
  ERROR_INVALID_PDELTA              = 304;
  ERROR_NOT_DESCENDANT              = 305;
  ERROR_NOT_SESSION_MANAGER         = 306;
  ERROR_INVALID_PCLASS              = 307;
  ERROR_INVALID_SCOPE               = 308;
  ERROR_INVALID_THREADID            = 309;
  ERROR_DOSSUB_SHRINK               = 310;
  ERROR_DOSSUB_NOMEM                = 311;
  ERROR_DOSSUB_OVERLAP              = 312;
  ERROR_DOSSUB_BADSIZE              = 313;
  ERROR_DOSSUB_BADFLAG              = 314;
  ERROR_DOSSUB_BADSELECTOR          = 315;
  ERROR_MR_MSG_TOO_LONG             = 316;
  MGS_MR_MSG_TOO_LONG               = 316;
  ERROR_MR_MID_NOT_FOUND            = 317;
  ERROR_MR_UN_ACC_MSGF              = 318;
  ERROR_MR_INV_MSGF_FORMAT          = 319;
  ERROR_MR_INV_IVCOUNT              = 320;
  ERROR_MR_UN_PERFORM               = 321;
  ERROR_TS_WAKEUP                   = 322;
  ERROR_TS_SEMHANDLE                = 323;
  ERROR_TS_NOTIMER                  = 324;
  ERROR_TS_HANDLE                   = 326;
  ERROR_TS_DATETIME                 = 327;
  ERROR_SYS_INTERNAL                = 328;
  ERROR_QUE_CURRENT_NAME            = 329;
  ERROR_QUE_PROC_NOT_OWNED          = 330;
  ERROR_QUE_PROC_OWNED              = 331;
  ERROR_QUE_DUPLICATE               = 332;
  ERROR_QUE_ELEMENT_NOT_EXIST       = 333;
  ERROR_QUE_NO_MEMORY               = 334;
  ERROR_QUE_INVALID_NAME            = 335;
  ERROR_QUE_INVALID_PRIORITY        = 336;
  ERROR_QUE_INVALID_HANDLE          = 337;
  ERROR_QUE_LINK_NOT_FOUND          = 338;
  ERROR_QUE_MEMORY_ERROR            = 339;
  ERROR_QUE_PREV_AT_END             = 340;
  ERROR_QUE_PROC_NO_ACCESS          = 341;
  ERROR_QUE_EMPTY                   = 342;
  ERROR_QUE_NAME_NOT_EXIST          = 343;
  ERROR_QUE_NOT_INITIALIZED         = 344;
  ERROR_QUE_UNABLE_TO_ACCESS        = 345;
  ERROR_QUE_UNABLE_TO_ADD           = 346;
  ERROR_QUE_UNABLE_TO_INIT          = 347;
  ERROR_VIO_INVALID_MASK            = 349;
  ERROR_VIO_PTR                     = 350;
  ERROR_VIO_APTR                    = 351;
  ERROR_VIO_RPTR                    = 352;
  ERROR_VIO_CPTR                    = 353;
  ERROR_VIO_LPTR                    = 354;
  ERROR_VIO_MODE                    = 355;
  ERROR_VIO_WIDTH                   = 356;
  ERROR_VIO_ATTR                    = 357;
  ERROR_VIO_ROW                     = 358;
  ERROR_VIO_COL                     = 359;
  ERROR_VIO_TOPROW                  = 360;
  ERROR_VIO_BOTROW                  = 361;
  ERROR_VIO_RIGHTCOL                = 362;
  ERROR_VIO_LEFTCOL                 = 363;
  ERROR_SCS_CALL                    = 364;
  ERROR_SCS_VALUE                   = 365;
  ERROR_VIO_WAIT_FLAG               = 366;
  ERROR_VIO_UNLOCK                  = 367;
  ERROR_SGS_NOT_SESSION_MGR         = 368;
  ERROR_SMG_INVALID_SGID            = 369;
  ERROR_SMG_INVALID_SESSION_ID      = ERROR_SMG_INVALID_SGID;
  ERROR_SMG_NOSG                    = 370;
  ERROR_SMG_NO_SESSIONS             = 370;
  ERROR_SMG_GRP_NOT_FOUND           = 371;
  ERROR_SMG_SESSION_NOT_FOUND       = ERROR_SMG_GRP_NOT_FOUND;
  ERROR_SMG_SET_TITLE               = 372;
  ERROR_KBD_PARAMETER               = 373;
  ERROR_KBD_NO_DEVICE               = 374;
  ERROR_KBD_INVALID_IOWAIT          = 375;
  ERROR_KBD_INVALID_LENGTH          = 376;
  ERROR_KBD_INVALID_ECHO_MASK       = 377;
  ERROR_KBD_INVALID_INPUT_MASK      = 378;
  ERROR_MON_INVALID_PARMS           = 379;
  ERROR_MON_INVALID_DEVNAME         = 380;
  ERROR_MON_INVALID_HANDLE          = 381;
  ERROR_MON_BUFFER_TOO_SMALL        = 382;
  ERROR_MON_BUFFER_EMPTY            = 383;
  ERROR_MON_DATA_TOO_LARGE          = 384;
  ERROR_MOUSE_NO_DEVICE             = 385;
  ERROR_MOUSE_INV_HANDLE            = 386;
  ERROR_MOUSE_INV_PARMS             = 387;
  ERROR_MOUSE_CANT_RESET            = 388;
  ERROR_MOUSE_DISPLAY_PARMS         = 389;
  ERROR_MOUSE_INV_MODULE            = 390;
  ERROR_MOUSE_INV_ENTRY_PT          = 391;
  ERROR_MOUSE_INV_MASK              = 392;
  NO_ERROR_MOUSE_NO_DATA            = 393;
  NO_ERROR_MOUSE_PTR_DRAWN          = 394;
  ERROR_INVALID_FREQUENCY           = 395;
  ERROR_NLS_NO_COUNTRY_FILE         = 396;
  ERROR_NLS_OPEN_FAILED             = 397;
  ERROR_NLS_NO_CTRY_CODE            = 398;
  ERROR_NO_COUNTRY_OR_CODEPAGE      = 398;
  ERROR_NLS_TABLE_TRUNCATED         = 399;
  ERROR_NLS_BAD_TYPE                = 400;
  ERROR_NLS_TYPE_NOT_FOUND          = 401;
  ERROR_VIO_SMG_ONLY                = 402;
  ERROR_VIO_INVALID_ASCIIZ          = 403;
  ERROR_VIO_DEREGISTER              = 404;
  ERROR_VIO_NO_POPUP                = 405;
  ERROR_VIO_EXISTING_POPUP          = 406;
  ERROR_KBD_SMG_ONLY                = 407;
  ERROR_KBD_INVALID_ASCIIZ          = 408;
  ERROR_KBD_INVALID_MASK            = 409;
  ERROR_KBD_REGISTER                = 410;
  ERROR_KBD_DEREGISTER              = 411;
  ERROR_MOUSE_SMG_ONLY              = 412;
  ERROR_MOUSE_INVALID_ASCIIZ        = 413;
  ERROR_MOUSE_INVALID_MASK          = 414;
  ERROR_MOUSE_REGISTER              = 415;
  ERROR_MOUSE_DEREGISTER            = 416;
  ERROR_SMG_BAD_ACTION              = 417;
  ERROR_SMG_INVALID_CALL            = 418;
  ERROR_SCS_SG_NOTFOUND             = 419;
  ERROR_SCS_NOT_SHELL               = 420;
  ERROR_VIO_INVALID_PARMS           = 421;
  ERROR_VIO_FUNCTION_OWNED          = 422;
  ERROR_VIO_RETURN                  = 423;
  ERROR_SCS_INVALID_FUNCTION        = 424;
  ERROR_SCS_NOT_SESSION_MGR         = 425;
  ERROR_VIO_REGISTER                = 426;
  ERROR_VIO_NO_MODE_THREAD          = 427;
  ERROR_VIO_NO_SAVE_RESTORE_THD     = 428;
  ERROR_VIO_IN_BG                   = 429;
  ERROR_VIO_ILLEGAL_DURING_POPUP    = 430;
  ERROR_SMG_NOT_BASESHELL           = 431;
  ERROR_SMG_BAD_STATUSREQ           = 432;
  ERROR_QUE_INVALID_WAIT            = 433;
  ERROR_VIO_LOCK                    = 434;
  ERROR_MOUSE_INVALID_IOWAIT        = 435;
  ERROR_VIO_INVALID_HANDLE          = 436;
  ERROR_VIO_ILLEGAL_DURING_LOCK     = 437;
  ERROR_VIO_INVALID_LENGTH          = 438;
  ERROR_KBD_INVALID_HANDLE          = 439;
  ERROR_KBD_NO_MORE_HANDLE          = 440;
  ERROR_KBD_CANNOT_CREATE_KCB       = 441;
  ERROR_KBD_CODEPAGE_LOAD_INCOMPL   = 442;
  ERROR_KBD_INVALID_CODEPAGE_ID     = 443;
  ERROR_KBD_NO_CODEPAGE_SUPPORT     = 444;
  ERROR_KBD_FOCUS_REQUIRED          = 445;
  ERROR_KBD_FOCUS_ALREADY_ACTIVE    = 446;
  ERROR_KBD_KEYBOARD_BUSY           = 447;
  ERROR_KBD_INVALID_CODEPAGE        = 448;
  ERROR_KBD_UNABLE_TO_FOCUS         = 449;
  ERROR_SMG_SESSION_NON_SELECT      = 450;
  ERROR_SMG_SESSION_NOT_FOREGRND    = 451;
  ERROR_SMG_SESSION_NOT_PARENT      = 452;
  ERROR_SMG_INVALID_START_MODE      = 453;
  ERROR_SMG_INVALID_RELATED_OPT     = 454;
  ERROR_SMG_INVALID_BOND_OPTION     = 455;
  ERROR_SMG_INVALID_SELECT_OPT      = 456;
  ERROR_SMG_START_IN_BACKGROUND     = 457;
  ERROR_SMG_INVALID_STOP_OPTION     = 458;
  ERROR_SMG_BAD_RESERVE             = 459;
  ERROR_SMG_PROCESS_NOT_PARENT      = 460;
  ERROR_SMG_INVALID_DATA_LENGTH     = 461;
  ERROR_SMG_NOT_BOUND               = 462;
  ERROR_SMG_RETRY_SUB_ALLOC         = 463;
  ERROR_KBD_DETACHED                = 464;
  ERROR_VIO_DETACHED                = 465;
  ERROR_MOU_DETACHED                = 466;
  ERROR_VIO_FONT                    = 467;
  ERROR_VIO_USER_FONT               = 468;
  ERROR_VIO_BAD_CP                  = 469;
  ERROR_VIO_NO_CP                   = 470;
  ERROR_VIO_NA_CP                   = 471;
  ERROR_INVALID_CODE_PAGE           = 472;
  ERROR_CPLIST_TOO_SMALL            = 473;
  ERROR_CP_NOT_MOVED                = 474;
  ERROR_MODE_SWITCH_INIT            = 475;
  ERROR_CODE_PAGE_NOT_FOUND         = 476;
  ERROR_UNEXPECTED_SLOT_RETURNED    = 477;
  ERROR_SMG_INVALID_TRACE_OPTION    = 478;
  ERROR_VIO_INTERNAL_RESOURCE       = 479;
  ERROR_VIO_SHELL_INIT              = 480;
  ERROR_SMG_NO_HARD_ERRORS          = 481;
  ERROR_CP_SWITCH_INCOMPLETE        = 482;
  ERROR_VIO_TRANSPARENT_POPUP       = 483;
  ERROR_CRITSEC_OVERFLOW            = 484;
  ERROR_CRITSEC_UNDERFLOW           = 485;
  ERROR_VIO_BAD_RESERVE             = 486;
  ERROR_INVALID_ADDRESS             = 487;
  ERROR_ZERO_SELECTORS_REQUESTED    = 488;
  ERROR_NOT_ENOUGH_SELECTORS_AVA    = 489;
  ERROR_INVALID_SELECTOR            = 490;
  ERROR_SMG_INVALID_PROGRAM_TYPE    = 491;
  ERROR_SMG_INVALID_PGM_CONTROL     = 492;
  ERROR_SMG_INVALID_INHERIT_OPT     = 493;
  ERROR_VIO_EXTENDED_SG             = 494;
  ERROR_VIO_NOT_PRES_MGR_SG         = 495;
  ERROR_VIO_SHIELD_OWNED            = 496;
  ERROR_VIO_NO_MORE_HANDLES         = 497;
  ERROR_VIO_SEE_ERROR_LOG           = 498;
  ERROR_VIO_ASSOCIATED_DC           = 499;
  ERROR_KBD_NO_CONSOLE              = 500;
  ERROR_MOUSE_NO_CONSOLE            = 501;
  ERROR_MOUSE_INVALID_HANDLE        = 502;
  ERROR_SMG_INVALID_DEBUG_PARMS     = 503;
  ERROR_KBD_EXTENDED_SG             = 504;
  ERROR_MOU_EXTENDED_SG             = 505;
  ERROR_SMG_INVALID_ICON_FILE       = 506;
  ERROR_TRC_PID_NON_EXISTENT        = 507;
  ERROR_TRC_COUNT_ACTIVE            = 508;
  ERROR_TRC_SUSPENDED_BY_COUNT      = 509;
  ERROR_TRC_COUNT_INACTIVE          = 510;
  ERROR_TRC_COUNT_REACHED           = 511;
  ERROR_NO_MC_TRACE                 = 512;
  ERROR_MC_TRACE                    = 513;
  ERROR_TRC_COUNT_ZERO              = 514;
  ERROR_SMG_TOO_MANY_DDS            = 515;
  ERROR_SMG_INVALID_NOTIFICATION    = 516;
  ERROR_LF_INVALID_FUNCTION         = 517;
  ERROR_LF_NOT_AVAIL                = 518;
  ERROR_LF_SUSPENDED                = 519;
  ERROR_LF_BUF_TOO_SMALL            = 520;
  ERROR_LF_BUFFER_CORRUPTED         = 521;
  ERROR_LF_BUFFER_FULL              = 521;
  ERROR_LF_INVALID_DAEMON           = 522;
  ERROR_LF_INVALID_RECORD           = 522;
  ERROR_LF_INVALID_TEMPL            = 523;
  ERROR_LF_INVALID_SERVICE          = 523;
  ERROR_LF_GENERAL_FAILURE          = 524;
  ERROR_LF_INVALID_ID               = 525;
  ERROR_LF_INVALID_HANDLE           = 526;
  ERROR_LF_NO_ID_AVAIL              = 527;
  ERROR_LF_TEMPLATE_AREA_FULL       = 528;
  ERROR_LF_ID_IN_USE                = 529;
  ERROR_MOU_NOT_INITIALIZED         = 530;
  ERROR_MOUINITREAL_DONE            = 531;
  ERROR_DOSSUB_CORRUPTED            = 532;
  ERROR_MOUSE_CALLER_NOT_SUBSYS     = 533;
  ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW         = 534;
  ERROR_TMR_NO_DEVICE               = 535;
  ERROR_TMR_INVALID_TIME            = 536;
  ERROR_PVW_INVALID_ENTITY          = 537;
  ERROR_PVW_INVALID_ENTITY_TYPE     = 538;
  ERROR_PVW_INVALID_SPEC            = 539;
  ERROR_PVW_INVALID_RANGE_TYPE      = 540;
  ERROR_PVW_INVALID_COUNTER_BLK     = 541;
  ERROR_PVW_INVALID_TEXT_BLK        = 542;
  ERROR_PRF_NOT_INITIALIZED         = 543;
  ERROR_PRF_ALREADY_INITIALIZED     = 544;
  ERROR_PRF_NOT_STARTED             = 545;
  ERROR_PRF_ALREADY_STARTED         = 546;
  ERROR_PRF_TIMER_OUT_OF_RANGE      = 547;
  ERROR_PRF_TIMER_RESET             = 548;
  ERROR_VDD_LOCK_USEAGE_DENIED      = 639;
  ERROR_TIMEOUT                     = 640;
  ERROR_VDM_DOWN                    = 641;
  ERROR_VDM_LIMIT                   = 642;
  ERROR_VDD_NOT_FOUND               = 643;
  ERROR_INVALID_CALLER              = 644;
  ERROR_PID_MISMATCH                = 645;
  ERROR_INVALID_VDD_HANDLE          = 646;
  ERROR_VLPT_NO_SPOOLER             = 647;
  ERROR_VCOM_DEVICE_BUSY            = 648;
  ERROR_VLPT_DEVICE_BUSY            = 649;
  ERROR_NESTING_TOO_DEEP            = 650;
  ERROR_VDD_MISSING                 = 651;
  ERROR_IMP_INVALID_PARM            = 691;
  ERROR_IMP_INVALID_LENGTH          = 692;
  MSG_HPFS_DISK_ERROR_WARN          = 693;
  ERROR_MON_BAD_BUFFER              = 730;
  ERROR_MODULE_CORRUPTED            = 731;

  ERROR_LF_TIMEOUT                  = 2055;
  ERROR_LF_SUSPEND_SUCCESS          = 2057;
  ERROR_LF_RESUME_SUCCESS           = 2058;
  ERROR_LF_REDIRECT_SUCCESS         = 2059;
  ERROR_LF_REDIRECT_FAILURE         = 2060;

  ERROR_SWAPPER_NOT_ACTIVE          = 32768;
  ERROR_INVALID_SWAPID              = 32769;
  ERROR_IOERR_SWAP_FILE             = 32770;
  ERROR_SWAP_TABLE_FULL             = 32771;
  ERROR_SWAP_FILE_FULL              = 32772;
  ERROR_CANT_INIT_SWAPPER           = 32773;
  ERROR_SWAPPER_ALREADY_INIT        = 32774;
  ERROR_PMM_INSUFFICIENT_MEMORY     = 32775;
  ERROR_PMM_INVALID_FLAGS           = 32776;
  ERROR_PMM_INVALID_ADDRESS         = 32777;
  ERROR_PMM_LOCK_FAILED             = 32778;
  ERROR_PMM_UNLOCK_FAILED           = 32779;
  ERROR_PMM_MOVE_INCOMPLETE         = 32780;
  ERROR_UCOM_DRIVE_RENAMED          = 32781;
  ERROR_UCOM_FILENAME_TRUNCATED     = 32782;
  ERROR_UCOM_BUFFER_LENGTH          = 32783;
  ERROR_MON_CHAIN_HANDLE            = 32784;
  ERROR_MON_NOT_REGISTERED          = 32785;
  ERROR_SMG_ALREADY_TOP             = 32786;
  ERROR_PMM_ARENA_MODIFIED          = 32787;
  ERROR_SMG_PRINTER_OPEN            = 32788;
  ERROR_PMM_SET_FLAGS_FAILED        = 32789;
  ERROR_INVALID_DOS_DD              = 32790;
  ERROR_BLOCKED                     = 32791;
  ERROR_NOBLOCK                     = 32792;
  ERROR_INSTANCE_SHARED             = 32793;
  ERROR_NO_OBJECT                   = 32794;
  ERROR_PARTIAL_ATTACH              = 32795;
  ERROR_INCACHE                     = 32796;
  ERROR_SWAP_IO_PROBLEMS            = 32797;
  ERROR_CROSSES_OBJECT_BOUNDARY     = 32798;
  ERROR_LONGLOCK                    = 32799;
  ERROR_SHORTLOCK                   = 32800;
  ERROR_UVIRTLOCK                   = 32801;
  ERROR_ALIASLOCK                   = 32802;
  ERROR_ALIAS                       = 32803;
  ERROR_NO_MORE_HANDLES             = 32804;
  ERROR_SCAN_TERMINATED             = 32805;
  ERROR_TERMINATOR_NOT_FOUND        = 32806;
  ERROR_NOT_DIRECT_CHILD            = 32807;
  ERROR_DELAY_FREE                  = 32808;
  ERROR_GUARDPAGE                   = 32809;
  ERROR_SWAPERROR                   = 32900;
  ERROR_LDRERROR                    = 32901;
  ERROR_NOMEMORY                    = 32902;
  ERROR_NOACCESS                    = 32903;
  ERROR_NO_DLL_TERM                 = 32904;
  ERROR_CPSIO_CODE_PAGE_INVALID     = 65026;
  ERROR_CPSIO_NO_SPOOLER            = 65027;
  ERROR_CPSIO_FONT_ID_INVALID       = 65028;
  ERROR_CPSIO_INTERNAL_ERROR        = 65033;
  ERROR_CPSIO_INVALID_PTR_NAME      = 65034;
  ERROR_CPSIO_NOT_ACTIVE            = 65037;
  ERROR_CPSIO_PID_FULL              = 65039;
  ERROR_CPSIO_PID_NOT_FOUND         = 65040;
  ERROR_CPSIO_READ_CTL_SEQ          = 65043;
  ERROR_CPSIO_READ_FNT_DEF          = 65045;
  ERROR_CPSIO_WRITE_ERROR           = 65047;
  ERROR_CPSIO_WRITE_FULL_ERROR      = 65048;
  ERROR_CPSIO_WRITE_HANDLE_BAD      = 65049;
  ERROR_CPSIO_SWIT_LOAD             = 65074;
  ERROR_CPSIO_INV_COMMAND           = 65077;
  ERROR_CPSIO_NO_FONT_SWIT          = 65078;
  ERROR_ENTRY_IS_CALLGATE           = 65079;

END DOSERRORS.
