NAME    WndStd  WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Standard window API'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  10240
STACKSIZE 24576
