LIBRARY MAVCL INITINSTANCE

DESCRIPTION 'Maverick DLL'

CODE    LOADONCALL MOVEABLE
DATA    MOVEABLE   MULTIPLE

HEAPSIZE  5000
STACKSIZE 64000

