NAME        LX2DUMP WINDOWCOMPAT
NEWFILES

Description '$@#(C) Roman_Stangl@at.ibm.com:1.03 (02,2000) (LX2DUMP.exe)#@LX/2 - Linear eXecutable Dump Facility/2'

DATA        MULTIPLE
STACKSIZE   256000
HEAPSIZE    128000
PROTMODE

