
LIBRARY         Listbox INITINSTANCE

DESCRIPTION	'32-Bit List Box Replacement'

CODE	        LOADONCALL EXECUTEREAD NOIOPL NONCONFORMING
DATA	        LOADONCALL READWRITE NOIOPL MULTIPLE NONSHARED
EXETYPE		OS2

EXPORTS		fRegisterListBox @ 1
