
LIBRARY         LBCC INITINSTANCE TERMINSTANCE 

DESCRIPTION    'Custom Control List Box'

CODE         LOADONCALL EXECUTEREAD NOIOPL NONCONFORMING
DATA         LOADONCALL READWRITE NOIOPL MULTIPLE NONSHARED

PROTMODE

EXETYPE        OS2

EXPORTS        LBCCRegister @ 1
               LBCCQuery @ 2
               LBCCStyles @ 3
               LBCCAnalystStyles @ 4
