LIBRARY INITINSTANCE TERMINSTANCE

DESCRIPTION 'Escape GL Modules DLL'

PROTMODE

DATA MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL
CODE LOADONCALL

EXPORTS
