;
;  Pen for OS/2 Calibration Program
;
;  Initial revision.
;
;
; (c) Copyright - IBM Corporation 1992
;

NAME     CAL      WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Pen for OS/2 (c) Copyright IBM Corp. 1992, 1993. All rights reserved'
PROTMODE

HEAPSIZE       2048
STACKSIZE      8192

IMPORTS
WrtIQueryDeviceDriverName = penpm.30
