; *******************************************************************
; *** File:   IOS2P016.DEF                                        ***
; *** Author: Harald (HaWi) Wilhelm                               ***
; *** Date:   14.08.1994                                          ***
; *******************************************************************
NAME        IOS2P016 WINDOWAPI
DATA        NONSHARED 
STACKSIZE   80000
PROTMODE
