NAME            PMDDE   WINDOWAPI
DESCRIPTION     'PM DDE Sample (c) 1994 by Larry Morley'
PROTMODE

DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE         8192
STACKSIZE       32768
