
LIBRARY         BarChart INITINSTANCE TERMINSTANCE 

DESCRIPTION     'Bar Chart Sample Control'

CODE            LOADONCALL EXECUTEREAD NOIOPL NONCONFORMING
DATA            LOADONCALL READWRITE NOIOPL MULTIPLE NONSHARED

PROTMODE

EXETYPE         OS2

EXPORTS         BarChartRegister @ 1
                BarChartQuery @ 2
                BarChartStyles @ 3
