NAME    CPPCTL     WINDOWAPI

DESCRIPTION 'C++ PM Control Test'

CODE    LOADONCALL MOVEABLE
DATA    MOVEABLE   MULTIPLE

HEAPSIZE  32000
STACKSIZE 32000
