NAME		TEST
DESCRIPTION	'Encryption Library Test Routines'
EXETYPE		WINDOWS
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE	8192
STACKSIZE	16384

IMPORTS

EXPORTS
