LIBRARY SHADOW INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION 'User Control 32Bits Dynalink Library'
PROTMODE
DATA	PRELOAD MULTIPLE NONSHARED
CODE	PRELOAD
EXPORTS
	RegisterShadow		@1
	fnwpShadow			@2