NAME         TEST WINDOWCOMPAT
DESCRIPTION  'Sample iopl access definition file'
PROTMODE
CODE         LOADONCALL
HEAPSIZE     16384
SEGMENTS     _PORTIOPL    CLASS  'CODE' IOPL
             EXPORTS IOPLINP   1
                     IOPLOUT   2
                     IOPLINPW  1
                     IOPLOUTW  2

 
