LIBRARY CPPOV23 INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION 'CPPOV23 DLL'
PROTMODE
DATA    MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL
CODE    LOADONCALL
