LIBRARY CPPOV13 INITINSTANCE TERMINSTANCE

DESCRIPTION 'CPPOV13 DLL'

PROTMODE

DATA    MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL

CODE    LOADONCALL
