; 

LIBRARY    VIOUTIL  INITINSTANCE

DESCRIPTION   'Vio Utilities by AQL Systems'

PROTMODE

DATA NONSHARED

HEAPSIZE   1024

EXPORTS     _box
            _ExpBox
            _BoxErase
            _pop

