LIBRARY     STDPRN
DESCRIPTION 'Standard printer function library. (c)Copyright 1989 Rick Yoder'
PROTMODE
DATA MULTIPLE
EXPORTS
    OPENDEFAULTPRINTERDC    @1
    STARTDOCUMENT           @2
    ENDDOCUMENT             @3
