;******* SPMSAMPL.C  Module Definition File (.DEF) ********
;
;  The module definition file supplies extra information about the program
;  module to the LINKER.


NAME    SPMSAMPL WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION 'SPM/2 SAMPLE API PROGRAM'

STUB    'OS2STUB.EXE'

DATA    MULTIPLE

STACKSIZE   46000
HEAPSIZE    10000

PROTMODE

